// Medway MSS — i18n (FR primary, EN, TR)

window.MEDWAY_LANGS = [
  { code: 'fr', label: 'FR', name: 'Français' },
  { code: 'en', label: 'EN', name: 'English' },
  { code: 'tr', label: 'TR', name: 'Türkçe' },
];

window.MEDWAY_I18N = {
  fr: {
    // Nav
    'nav.home': 'Accueil',
    'nav.about': 'À propos',
    'nav.products': 'Produits',
    'nav.industries': 'Secteurs',
    'nav.contact': 'Contact',
    'nav.cta': 'Demander un devis',

    // Hero
    'hero.eyebrow': 'Lomé, Togo · Distributeur agréé',
    'hero.compliance': 'Agrément MSHPCSUA · RCCM Togo · Sous licence',
    'hero.title.1': 'Diagnostic et imagerie,',
    'hero.title.2': 'livrés avec ',
    'hero.title.accent': 'précision',
    'hero.title.3': '.',
    'hero.subhead': 'Medway MSS est un distributeur togolais spécialisé en réactifs de diagnostic in vitro, systèmes de groupage sanguin et équipements de radiologie. Importation, contrôle qualité et livraison à travers le Togo et la sous-région.',
    'hero.cta.primary': 'Voir le catalogue',
    'hero.cta.secondary': 'Parler à un responsable',
    'hero.stats.1.k': '200+',
    'hero.stats.1.l': 'Références au catalogue',
    'hero.stats.2.k': '3',
    'hero.stats.2.l': 'Familles de produits',
    'hero.stats.3.k': '24 h',
    'hero.stats.3.l': 'Délai de réponse devis',
    'hero.stats.4.k': '01',
    'hero.stats.4.l': 'Point de contact dédié',
    'hero.serving': 'Au service des',
    'hero.serving.1': 'Hôpitaux publics',
    'hero.serving.2': 'Cliniques privées',
    'hero.serving.3': 'Laboratoires d’analyses',
    'hero.serving.4': 'Banques du sang',
    'hero.serving.5': 'Centres d’imagerie',

    // About
    'about.eyebrow': 'À propos',
    'about.title': 'Un partenaire spécialisé bâti sur ',
    'about.title.muted': 'la rigueur, la fiabilité et',
    'about.title.tail': ' la proximité.',
    'about.our_work': 'Notre activité',
    'about.body.1': 'Medway MSS — Medical Solutions and Supply — est une SARL togolaise (RCCM : TG-LFW-01-2024-B12-00035) spécialisée dans la distribution de réactifs de diagnostic in vitro, de systèmes de groupage sanguin et d’équipements de radiologie, sous l’autorité du Ministère de la Santé.',
    'about.body.2': 'Chaque référence est sélectionnée auprès de fabricants certifiés CE/IVDR et contrôlée à notre dépôt de Lomé avant livraison. Pas d’intermédiaires opaques, pas de produits hors circuit.',
    'about.body.3': 'Nos réactifs sont compatibles avec les principales plateformes d’automates du marché (Architect, Olympus AU, Mindray BS, Konelab, Cobas, Erba). Nos systèmes d’imagerie couvrent la radiographie numérique fixe et mobile, le C-Arm et l’analogique.',
    'about.body.4': 'Notre standard : devis sous 24 heures, délais transparents sur les commandes spéciales, et un interlocuteur unique qui connaît votre dossier — pas une file d’attente.',
    'about.pillar.1.t': 'Sourcé',
    'about.pillar.1.b': 'Relations directes avec des fabricants IVD et radiologie certifiés. Documentation CE et fiches techniques disponibles pour chaque référence.',
    'about.pillar.2.t': 'Contrôlé',
    'about.pillar.2.b': 'Contrôle qualité à réception au dépôt de Lomé. Conditionnement et chaîne du froid adaptés aux réactifs cliniques.',
    'about.pillar.3.t': 'Livré',
    'about.pillar.3.b': 'Livraison sur Lomé et l’ensemble du territoire togolais. Logistique étendue à la sous-région ouest-africaine.',

    // Products
    'products.eyebrow': 'Catalogue',
    'products.title.1': 'Trois domaines de spécialité.',
    'products.title.2': 'Plus de 200 références. Un seul interlocuteur.',
    'products.intro': 'Diagnostic in vitro, groupage sanguin et imagerie médicale. Notre catalogue complet est disponible en ligne — contactez-nous pour la fiche technique, les délais et les conditions de commande en gros.',
    'products.cat.reaktif.t': 'Réactifs de diagnostic',
    'products.cat.reaktif.s': 'Biochimie, hématologie, contrôles et calibrateurs',
    'products.cat.kan.t': 'Groupage sanguin',
    'products.cat.kan.s': 'Cartes gel, globules rouges et matériel associé',
    'products.cat.rad.t': 'Imagerie médicale',
    'products.cat.rad.s': 'Radiographie numérique, C-Arm, générateurs X',
    'products.catalog.title': 'Catalogue produits complet',
    'products.catalog.sub': 'Plus de 200 références — réactifs, groupage sanguin et radiologie. Fiches techniques et délais disponibles sur demande.',
    'products.catalog.cta': 'Voir le catalogue',

    // Industries
    'industries.eyebrow': 'Secteurs',
    'industries.title': 'À qui nous fournissons.',
    'industries.1.k': 'Hôpitaux publics',
    'industries.1.d': 'CHU, hôpitaux régionaux et centres de santé du système public togolais.',
    'industries.2.k': 'Cliniques privées',
    'industries.2.d': 'Cliniques médicales et chirurgicales, centres spécialisés et polycliniques.',
    'industries.3.k': 'Laboratoires d’analyses',
    'industries.3.d': 'Laboratoires biomédicaux, biologie, microbiologie et recherche — réactifs et consommables.',
    'industries.4.k': 'Banques du sang',
    'industries.4.d': 'Systèmes de groupage et compatibilité par méthode gel pour banques et services de transfusion.',
    'industries.5.k': 'Centres d’imagerie',
    'industries.5.d': 'Systèmes de radiographie numérique, C-Arm et générateurs pour hôpitaux et centres d’imagerie.',
    'industries.6.k': 'ONG & projets santé',
    'industries.6.d': 'Programmes de santé publique, ONG internationales et projets bailleurs.',

    // Contact
    'contact.eyebrow': 'Contact',
    'contact.title.1': 'Dites-nous ce qu’il vous faut.',
    'contact.title.2': ' Nous nous occupons du reste.',
    'contact.info.proc.l': 'Commandes & devis',
    'contact.info.proc.s': 'Réponse sous 24 heures',
    'contact.info.gen.l': 'Direction',
    'contact.info.gen.s': 'Hakan Dayı · Gérant',
    'contact.info.tel.l': 'Téléphone / WhatsApp',
    'contact.info.tel.s': 'Disponibles en français, anglais et turc',
    'contact.info.addr.l': 'Siège & dépôt',
    'contact.info.addr.s': 'Lomé, République Togolaise',
    'contact.info.bank.l': 'Coordonnées bancaires',
    'contact.info.bank.s': 'Sur demande aux entreprises clientes',
    'form.name': 'Nom',
    'form.name.ph': 'Votre nom complet',
    'form.org': 'Organisation',
    'form.org.ph': 'Hôpital, clinique, laboratoire…',
    'form.email': 'Email',
    'form.email.ph': 'nom@organisation.com',
    'form.msg': 'Que vous faut-il ?',
    'form.msg.ph': 'Catégories, quantités, délai souhaité…',
    'form.submit': 'Envoyer la demande',
    'form.sending': 'Envoi en cours…',
    'form.sent': 'Reçu — nous vous recontactons',
    'form.error': 'Impossible d’envoyer le message. Veuillez réessayer ou nous écrire directement.',
    'form.reply': 'Réponse sous un jour ouvré.',

    // Footer
    'footer.tag': 'Distributeur togolais de réactifs de diagnostic in vitro, de systèmes de groupage sanguin et d’équipements de radiologie.',
    'footer.site': 'Site',
    'footer.legal': 'Mentions légales',
    'footer.hours': 'Horaires',
    'footer.hours.weekdays': 'Lun – Ven  ·  08:00 – 17:30',
    'footer.hours.sat': 'Sam  ·  Sur rendez-vous',
    'footer.hours.sun': 'Dim  ·  Fermé',
    'footer.hours.whatsapp': 'WhatsApp  ·  Réponse rapide',
    'footer.copy': '© 2024 – 2026 Medway MSS SARL · Lomé, République Togolaise',
    'footer.privacy': 'Confidentialité',
    'footer.terms': 'Conditions',
    'footer.cookies': 'Cookies',

    // Catalogue page
    'cat.title': 'Catalogue produits',
    'cat.subtitle': 'L’ensemble des références distribuées par Medway MSS au Togo et dans la sous-région. Fiches techniques, certifications et conditions de commande disponibles sur demande.',
    'cat.search.ph': 'Rechercher une référence, un produit, une méthode…',
    'cat.back': 'Retour à l’accueil',
    'cat.download': 'Télécharger le PDF',
    'cat.contact_cta': 'Demander un devis',
    'cat.items': 'références',
    'cat.method': 'Méthode',
    'cat.refs': 'Références',
    'cat.no_results': 'Aucun produit ne correspond à votre recherche.',
    'cat.note': 'Ce catalogue est un aperçu. Contactez-nous pour les spécifications, les certifications, les délais et les conditions de commande en gros.',
  },

  en: {
    'nav.home': 'Home',
    'nav.about': 'About',
    'nav.products': 'Products',
    'nav.industries': 'Industries',
    'nav.contact': 'Contact',
    'nav.cta': 'Request a quote',

    'hero.eyebrow': 'Lomé, Togo · Licensed distributor',
    'hero.compliance': 'MSHPCSUA approval · Togo RCCM · Fully licensed',
    'hero.title.1': 'Diagnostics and imaging,',
    'hero.title.2': 'delivered with ',
    'hero.title.accent': 'precision',
    'hero.title.3': '.',
    'hero.subhead': 'Medway MSS is a Togo-based distributor specialising in in-vitro diagnostic reagents, blood-grouping systems and radiology equipment. Sourced, inspected and delivered across Togo and the wider sub-region.',
    'hero.cta.primary': 'View the catalogue',
    'hero.cta.secondary': 'Talk to a manager',
    'hero.stats.1.k': '200+',
    'hero.stats.1.l': 'Catalogue references',
    'hero.stats.2.k': '3',
    'hero.stats.2.l': 'Product families',
    'hero.stats.3.k': '24 h',
    'hero.stats.3.l': 'Quote turnaround',
    'hero.stats.4.k': '01',
    'hero.stats.4.l': 'Dedicated point of contact',
    'hero.serving': 'Supplying',
    'hero.serving.1': 'Public hospitals',
    'hero.serving.2': 'Private clinics',
    'hero.serving.3': 'Diagnostic laboratories',
    'hero.serving.4': 'Blood banks',
    'hero.serving.5': 'Imaging centres',

    'about.eyebrow': 'About',
    'about.title': 'A specialist partner built on ',
    'about.title.muted': 'rigour, reliability and',
    'about.title.tail': ' proximity to the client.',
    'about.our_work': 'Our work',
    'about.body.1': 'Medway MSS — Medical Solutions and Supply — is a Togolese limited liability company (RCCM: TG-LFW-01-2024-B12-00035) specialising in the distribution of in-vitro diagnostic reagents, blood-grouping systems and radiology equipment, operating under the authority of the Ministry of Health.',
    'about.body.2': 'Every reference is sourced from CE/IVDR-certified manufacturers and inspected at our Lomé warehouse before delivery. No opaque intermediaries, no off-circuit goods.',
    'about.body.3': 'Our reagents are compatible with the main analyser platforms on the market (Architect, Olympus AU, Mindray BS, Konelab, Cobas, Erba). Our imaging systems cover fixed and mobile digital radiography, C-Arm and analog systems.',
    'about.body.4': 'That is our standard: quotes within 24 hours, transparent lead times on bespoke orders, and a single account manager who knows your file — not a queue.',
    'about.pillar.1.t': 'Sourced',
    'about.pillar.1.b': 'Direct relationships with certified IVD and radiology manufacturers. CE documentation and datasheets available for every line.',
    'about.pillar.2.t': 'Inspected',
    'about.pillar.2.b': 'Goods-in QA at our Lomé warehouse. Packaging and cold-chain handling suited to clinical reagents.',
    'about.pillar.3.t': 'Delivered',
    'about.pillar.3.b': 'Delivery across Lomé and the whole of Togo. Logistics extended to the West-African sub-region.',

    'products.eyebrow': 'Catalogue',
    'products.title.1': 'Three areas of expertise.',
    'products.title.2': 'Over 200 references. One point of contact.',
    'products.intro': 'In-vitro diagnostics, blood grouping and medical imaging. The full catalogue is available online — speak to us for line-by-line specification, lead times and bulk-order pricing.',
    'products.cat.reaktif.t': 'Diagnostic Reagents',
    'products.cat.reaktif.s': 'Biochemistry, haematology, controls & calibrators',
    'products.cat.kan.t': 'Blood Grouping',
    'products.cat.kan.s': 'Gel cards, red blood cells and matching equipment',
    'products.cat.rad.t': 'Medical Imaging',
    'products.cat.rad.s': 'Digital radiography, C-Arm, X-ray generators',
    'products.catalog.title': 'Full product catalogue',
    'products.catalog.sub': 'Over 200 references — reagents, blood grouping and radiology. Datasheets and lead times available on request.',
    'products.catalog.cta': 'View catalogue',

    'industries.eyebrow': 'Industries',
    'industries.title': 'Who we supply.',
    'industries.1.k': 'Public hospitals',
    'industries.1.d': 'Teaching hospitals, regional hospitals and health centres in the Togolese public system.',
    'industries.2.k': 'Private clinics',
    'industries.2.d': 'Medical and surgical clinics, specialist centres and polyclinics.',
    'industries.3.k': 'Diagnostic laboratories',
    'industries.3.d': 'Biomedical, biology, microbiology and research labs — reagents and consumables.',
    'industries.4.k': 'Blood banks',
    'industries.4.d': 'Gel-method grouping and cross-matching systems for blood banks and transfusion services.',
    'industries.5.k': 'Imaging centres',
    'industries.5.d': 'Digital radiography, C-Arm and X-ray generators for hospitals and imaging centres.',
    'industries.6.k': 'NGOs & health programmes',
    'industries.6.d': 'Public-health programmes, international NGOs and donor-funded projects.',

    'contact.eyebrow': 'Contact',
    'contact.title.1': 'Tell us what you need.',
    'contact.title.2': ' We take it from there.',
    'contact.info.proc.l': 'Orders & quotes',
    'contact.info.proc.s': 'Reply within 24 hours',
    'contact.info.gen.l': 'Management',
    'contact.info.gen.s': 'Hakan Dayı · Managing Director',
    'contact.info.tel.l': 'Phone / WhatsApp',
    'contact.info.tel.s': 'Available in French, English and Turkish',
    'contact.info.addr.l': 'Office & warehouse',
    'contact.info.addr.s': 'Lomé, Togolese Republic',
    'contact.info.bank.l': 'Banking details',
    'contact.info.bank.s': 'Provided to corporate clients on request',
    'form.name': 'Name',
    'form.name.ph': 'Your full name',
    'form.org': 'Organisation',
    'form.org.ph': 'Hospital, clinic, laboratory…',
    'form.email': 'Email',
    'form.email.ph': 'name@organisation.com',
    'form.msg': 'What do you need?',
    'form.msg.ph': 'Categories, quantities, delivery window…',
    'form.submit': 'Send enquiry',
    'form.sending': 'Sending…',
    'form.sent': 'Received — we’ll be in touch',
    'form.error': 'Couldn’t send your message. Please try again or email us directly.',
    'form.reply': 'Replies within one business day.',

    'footer.tag': 'Togolese distributor of in-vitro diagnostic reagents, blood-grouping systems and radiology equipment.',
    'footer.site': 'Site',
    'footer.legal': 'Legal & Registration',
    'footer.hours': 'Hours',
    'footer.hours.weekdays': 'Mon – Fri  ·  08:00 – 17:30',
    'footer.hours.sat': 'Sat  ·  By appointment',
    'footer.hours.sun': 'Sun  ·  Closed',
    'footer.hours.whatsapp': 'WhatsApp  ·  Fast response',
    'footer.copy': '© 2024 – 2026 Medway MSS SARL · Lomé, Togolese Republic',
    'footer.privacy': 'Privacy',
    'footer.terms': 'Terms',
    'footer.cookies': 'Cookies',

    'cat.title': 'Product catalogue',
    'cat.subtitle': 'Every reference Medway MSS distributes across Togo and the wider sub-region. Datasheets, certifications and order terms available on request.',
    'cat.search.ph': 'Search reference, product, method…',
    'cat.back': 'Back to home',
    'cat.download': 'Download PDF',
    'cat.contact_cta': 'Request a quote',
    'cat.items': 'references',
    'cat.method': 'Method',
    'cat.refs': 'References',
    'cat.no_results': 'No product matches your search.',
    'cat.note': 'This catalogue is an overview. Contact us for specifications, certifications, lead times and bulk-order terms.',
  },

  tr: {
    'nav.home': 'Ana Sayfa',
    'nav.about': 'Hakkımızda',
    'nav.products': 'Ürünler',
    'nav.industries': 'Sektörler',
    'nav.contact': 'İletişim',
    'nav.cta': 'Teklif iste',

    'hero.eyebrow': 'Lomé, Togo · Yetkili distribütör',
    'hero.compliance': 'MSHPCSUA onaylı · Togo RCCM kayıtlı · Lisanslı',
    'hero.title.1': 'Diyagnostik ve görüntüleme,',
    'hero.title.2': 'kusursuz bir ',
    'hero.title.accent': 'titizlikle',
    'hero.title.3': '.',
    'hero.subhead': 'Medway MSS, Togo merkezli bir in-vitro diyagnostik reaktif, kan gruplama sistemi ve radyoloji ekipmanı distribütörüdür. Togo ve çevre ülkelerde tedarik, kontrol ve teslimat hizmeti veriyoruz.',
    'hero.cta.primary': 'Kataloğu görüntüle',
    'hero.cta.secondary': 'Yetkiliyle görüş',
    'hero.stats.1.k': '200+',
    'hero.stats.1.l': 'Katalog ürün referansı',
    'hero.stats.2.k': '3',
    'hero.stats.2.l': 'Ürün ailesi',
    'hero.stats.3.k': '24 s',
    'hero.stats.3.l': 'Teklif yanıt süresi',
    'hero.stats.4.k': '01',
    'hero.stats.4.l': 'Özel temas noktası',
    'hero.serving': 'Hizmet verdiğimiz alanlar',
    'hero.serving.1': 'Devlet hastaneleri',
    'hero.serving.2': 'Özel klinikler',
    'hero.serving.3': 'Tahlil laboratuvarları',
    'hero.serving.4': 'Kan bankaları',
    'hero.serving.5': 'Görüntüleme merkezleri',

    'about.eyebrow': 'Hakkımızda',
    'about.title': 'Titizlik, güvenilirlik ve ',
    'about.title.muted': 'müşteriye yakınlık üzerine',
    'about.title.tail': ' kurulu uzman bir iş ortağı.',
    'about.our_work': 'Faaliyetimiz',
    'about.body.1': 'Medway MSS — Medical Solutions and Supply — Togo hukukuna tabi bir limited şirkettir (RCCM: TG-LFW-01-2024-B12-00035). Sağlık Bakanlığı yetkisi altında in-vitro diyagnostik reaktifleri, kan gruplama sistemleri ve radyoloji ekipmanlarının satış ve dağıtımını yapıyoruz.',
    'about.body.2': 'Her ürün CE/IVDR sertifikalı üreticilerden temin edilir ve teslimattan önce Lomé deposunda kontrolden geçer. Şeffaf olmayan aracılar yok, kayıt dışı ürün yok.',
    'about.body.3': 'Reaktiflerimiz piyasadaki başlıca otomat platformlarıyla uyumludur (Architect, Olympus AU, Mindray BS, Konelab, Cobas, Erba). Görüntüleme sistemlerimiz sabit ve mobil dijital radyografi, C-Arm ve analog sistemleri kapsar.',
    'about.body.4': 'Standardımız budur: 24 saat içinde teklif, özel siparişlerde şeffaf termin, dosyanızı tanıyan tek bir muhatap — sıraya girmek değil.',
    'about.pillar.1.t': 'Tedarik',
    'about.pillar.1.b': 'Sertifikalı IVD ve radyoloji üreticileriyle doğrudan ilişki. Her ürün için CE belgesi ve teknik veri sayfası mevcuttur.',
    'about.pillar.2.t': 'Kontrol',
    'about.pillar.2.b': 'Lomé deposunda mal kabul kalite kontrolü. Klinik reaktiflere uygun ambalajlama ve soğuk zincir yönetimi.',
    'about.pillar.3.t': 'Teslimat',
    'about.pillar.3.b': 'Lomé ve Togo geneline teslimat. Batı Afrika alt bölgesine uzanan lojistik.',

    'products.eyebrow': 'Katalog',
    'products.title.1': 'Üç uzmanlık alanı.',
    'products.title.2': '200+ referans. Tek bir muhatap.',
    'products.intro': 'In-vitro diyagnostik, kan gruplama ve tıbbi görüntüleme. Tam kataloğumuz çevrimiçi olarak mevcuttur — kalem bazında teknik özellik, termin ve toptan fiyat için bizimle iletişime geçin.',
    'products.cat.reaktif.t': 'Diyagnostik Reaktifler',
    'products.cat.reaktif.s': 'Biyokimya, hematoloji, kontrol ve kalibratörler',
    'products.cat.kan.t': 'Kan Gruplama',
    'products.cat.kan.s': 'Jel kartlar, eritrositler ve ilgili ekipman',
    'products.cat.rad.t': 'Tıbbi Görüntüleme',
    'products.cat.rad.s': 'Dijital radyografi, C-Arm, X-ray jeneratörleri',
    'products.catalog.title': 'Tam ürün kataloğu',
    'products.catalog.sub': '200+ referans — reaktifler, kan gruplama ve radyoloji. Teknik veri sayfaları ve teslim süreleri talep üzerine.',
    'products.catalog.cta': 'Kataloğu görüntüle',

    'industries.eyebrow': 'Sektörler',
    'industries.title': 'Kimlere tedarik ediyoruz.',
    'industries.1.k': 'Devlet hastaneleri',
    'industries.1.d': 'Togo kamu sisteminin üniversite, bölge hastaneleri ve sağlık merkezleri.',
    'industries.2.k': 'Özel klinikler',
    'industries.2.d': 'Tıbbi ve cerrahi klinikler, uzmanlık merkezleri ve polikinikler.',
    'industries.3.k': 'Tahlil laboratuvarları',
    'industries.3.d': 'Biyomedikal, biyoloji, mikrobiyoloji ve araştırma laboratuvarları — reaktif ve sarf.',
    'industries.4.k': 'Kan bankaları',
    'industries.4.d': 'Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri için jel yöntemli gruplama ve cross-match sistemleri.',
    'industries.5.k': 'Görüntüleme merkezleri',
    'industries.5.d': 'Hastane ve görüntüleme merkezleri için dijital radyografi, C-Arm ve X-ray jeneratörleri.',
    'industries.6.k': 'STK ve sağlık projeleri',
    'industries.6.d': 'Kamu sağlığı programları, uluslararası STK\'lar ve donör destekli projeler.',

    'contact.eyebrow': 'İletişim',
    'contact.title.1': 'İhtiyacınızı söyleyin.',
    'contact.title.2': ' Gerisini biz hallederiz.',
    'contact.info.proc.l': 'Sipariş ve teklif',
    'contact.info.proc.s': '24 saat içinde yanıt',
    'contact.info.gen.l': 'Yönetim',
    'contact.info.gen.s': 'Hakan Dayı · Genel Müdür',
    'contact.info.tel.l': 'Telefon / WhatsApp',
    'contact.info.tel.s': 'Fransızca, İngilizce ve Türkçe',
    'contact.info.addr.l': 'Ofis ve depo',
    'contact.info.addr.s': 'Lomé, Togo Cumhuriyeti',
    'contact.info.bank.l': 'Banka bilgileri',
    'contact.info.bank.s': 'Kurumsal müşterilere talep üzerine',
    'form.name': 'Ad Soyad',
    'form.name.ph': 'Tam adınız',
    'form.org': 'Kurum',
    'form.org.ph': 'Hastane, klinik, laboratuvar…',
    'form.email': 'E-posta',
    'form.email.ph': 'isim@kurum.com',
    'form.msg': 'Neye ihtiyacınız var?',
    'form.msg.ph': 'Kategoriler, miktarlar, teslim süresi…',
    'form.submit': 'Talebi gönder',
    'form.sending': 'Gönderiliyor…',
    'form.sent': 'Alındı — sizinle iletişime geçeceğiz',
    'form.error': 'Mesajınız gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin veya doğrudan e-posta gönderin.',
    'form.reply': 'Bir iş günü içinde yanıt verilir.',

    'footer.tag': 'Togo merkezli in-vitro diyagnostik reaktif, kan gruplama sistemi ve radyoloji ekipmanı distribütörü.',
    'footer.site': 'Site',
    'footer.legal': 'Yasal Bilgiler',
    'footer.hours': 'Çalışma saatleri',
    'footer.hours.weekdays': 'Pzt – Cum  ·  08:00 – 17:30',
    'footer.hours.sat': 'Cmt  ·  Randevu ile',
    'footer.hours.sun': 'Paz  ·  Kapalı',
    'footer.hours.whatsapp': 'WhatsApp  ·  Hızlı yanıt',
    'footer.copy': '© 2024 – 2026 Medway MSS SARL · Lomé, Togo Cumhuriyeti',
    'footer.privacy': 'Gizlilik',
    'footer.terms': 'Şartlar',
    'footer.cookies': 'Çerezler',

    'cat.title': 'Ürün kataloğu',
    'cat.subtitle': 'Medway MSS\'nin Togo ve çevre ülkelerde dağıttığı tüm referanslar. Teknik veri sayfaları, sertifikalar ve sipariş koşulları talep üzerine.',
    'cat.search.ph': 'Referans, ürün veya yöntem ara…',
    'cat.back': 'Ana sayfaya dön',
    'cat.download': 'PDF indir',
    'cat.contact_cta': 'Teklif iste',
    'cat.items': 'referans',
    'cat.method': 'Yöntem',
    'cat.refs': 'Referanslar',
    'cat.no_results': 'Aramanızla eşleşen ürün bulunamadı.',
    'cat.note': 'Bu katalog bir özettir. Spesifikasyonlar, sertifikalar, teslim süreleri ve toptan sipariş koşulları için bizimle iletişime geçin.',
  },
};

// Hook
function useI18n() {
  const [lang, setLang] = React.useState(() => {
    try { return localStorage.getItem('medway_lang') || 'fr'; } catch { return 'fr'; }
  });
  const setLangAndSave = (l) => {
    try { localStorage.setItem('medway_lang', l); } catch {}
    setLang(l);
  };
  const dict = window.MEDWAY_I18N[lang] || window.MEDWAY_I18N.fr;
  const t = (key) => dict[key] ?? window.MEDWAY_I18N.fr[key] ?? key;
  return { lang, setLang: setLangAndSave, t };
}

Object.assign(window, { useI18n });
